\subsection{Пример описания хоста} {\tiny \begin{verbatim}
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='mnet-host.xslt'?>
<mnet:hostmap xmlns:mnet='http://psha.org.ru/ns/mnet'>
<mnet:host uuid='void.local'>
        <mnet:detail>Центральный фтп</mnet:detail>
        <mnet:element type='service' uuid='void.local/routing' class='routing'>
                <mnet:detail>Network routing</mnet:detail>
                <mnet:software>iproute2</mnet:software>
                <mnet:software>iptables</mnet:software>
        </mnet:element>
        <mnet:element type='service' uuid='void.local/dns' class='dns'>
                <mnet:detail>Secondary DNS; Slave at bi.local</mnet:detail>
                <mnet:software>bind9</mnet:software>
                <mnet:test name='host'>
                        <mnet:param name='dns'>127.0.0.1</mnet:param>
                        <mnet:param name='host'>www.ru</mnet:param>
                </mnet:test>
                <mnet:test name='host' host='bi.local'>
                        <mnet:param name='dns'>void.local</mnet:param>
                        <mnet:param name='host'>www.ru</mnet:param>
                </mnet:test>
                <mnet:test name='host'>
                        <mnet:param name='host'>local</mnet:param>
                        <mnet:param name='mode'>serial</mnet:param>
                </mnet:test>
        </mnet:element>
        <mnet:element type='service' uuid='void.local/ftp' class='ftp'>
                <mnet:detail>Internal FTP</mnet:detail>
                <mnet:software>vsftpd</mnet:software>
        </mnet:element>

        <mnet:element uuid='void.local/core' class='core'>
                <mnet:detail>void.local core</mnet:detail>
                <mnet:hardware>Athlon 1600+</mnet:hardware>
                <mnet:hardware>Asus MB</mnet:hardware>
                <mnet:software>debian/unstable</mnet:software>
                <mnet:test name='uname'/>
                <mnet:test name='uptime'/>
        </mnet:element>
        <mnet:element uuid='void.local/hda' class='disk'>
                <mnet:detail>40G Seagate disk</mnet:detail>
                <mnet:element ref='local' severity='critical'>core</mnet:element>
        </mnet:element>
        <mnet:element uuid='void.local/eth0' class='net'>
                <mnet:detail>e100</mnet:detail>
                <mnet:hardware>e100</mnet:hardware>
                <mnet:element ref='local' severity='critical'>core</mnet:element>
                <mnet:link severity='critical' uuid='void.local/link/internal'>
                        <mnet:ip tag='lz'>10.22.16.254</mnet:ip>
                </mnet:link>
        </mnet:element>
        <mnet:element uuid='void.local/eth1' class='net'>
                <mnet:detail>e100</mnet:detail>
                <mnet:hardware>e100</mnet:hardware>
                <mnet:element ref='local' severity='high'>core</mnet:element>
                <mnet:link severity='critical' uuid='void.local/link/external'>
                        <mnet:ip tag='m9'>10.35.40.2</mnet:ip>
                        <mnet:ip tag='real'>82.33.13.98</mnet:ip>
                </mnet:link>
        </mnet:element>
        <mnet:element uuid='void.local/tun2' class='net'>
                <mnet:detail>Tunnel to north segment</mnet:detail>
                <mnet:software>vtun</mnet:software>
                <mnet:element ref='local' severity='normal'>routing</mnet:element>
                <mnet:link severity='critical' uuid='void.local/link/north'></mnet:link>
        </mnet:element>
</mnet:host>
</mnet:hostmap>
\end{verbatim} }
